Aktuální cena nafty a benzínu k 13.12.2014 (odpolední hodiny – cena se během odpoledne většinou snižuje viz. ostatní články o PHM v Německu – např. zde).

Cena nafty a benzínu – Agip Grafenau (cca 12km od Freyungu) – ke dni 13.12.2014:

Cena odpoledne po 14:00:

Diesel Agip (Nafta) – 1,149 EUR / litr

Benzin Agip (Super E10) – 1,249 EUR / litr

Jen pro zajímavost ke spotřebě – většinou jezdím stále podobné trasy (s tempomatem, dálnici, minimum města) – a spotřeba podzim 2014 při natankování v ČR byla cca 6,1 l/100 km, zatímco spotřeba při tankování v Německu 5,7 l/100 km (měřeno již na zimních) při stejném zatížení.

Článek o nákupech a cenách doplním.