Fontána di Trevi je v opravě

Počátkem června 2014 proběhla informace o plánovaných opravách (údržbě), které budou probíhat na fontáně di Trevi.  Dotázali jsme se tedy přímo na turistické centrálě v Římě a zde jsou aktuální informace:

Fontána di Trevi je (a bude) skutečně v údržbě (informace z 17.6.2014 od comune.roma.it). Práce již pokročili a oprava probíhá za skleněným hrazením, takže by fontána měla být bez problémů perfektně viditelná.

Pokud tedy pojedete do Říma, určitě nevzdávejte návštěvu tohoto skvostu (můžete využít např. naše zkušenosti z cestování po Římě). Pokud budete mít i aktuální fotografii a popis o současném stavu z návštěvy, neváhejte nám je poslat, rádi tyto informace uveřejníme i pro ostatní.